Ford Ecosport LPG

Ford Ecosport LPG. Posiadacie, lub planujecie nabyć Ford Ecosport z roku 2020? Mamy dla was ciekawą propozycję. Przedstawiamy Ford Ecosport w którym, została zamontowana instalacja LPG. Dzięki zabudowanej instalacji LPG pokonanie tym samochodem 100 kilometrów może być tańsze nawet ponad połowę!

WYCENA INSTALACJI LPG

Spalanie Ford Ecosport

Zacznijmy od krótkiej charakterystyki modelu Ford Ecosport w oryginale. Silnik w tym samochodzie ma pojemność 1 litra, posiada trzy cylindry oraz turbodoładowanie, które pozwala generować moc 125 koni mechanicznych. Silnik jest oznaczony symbolem Ecoboost, pozwalającą na maksymalne wykorzystanie potencjału każdej kropli paliwa, minimalizując przy tym spalanie i emisję CO2. Spalanie benzyny w tym modelu waha się między 6 a 8 litrów.

Instalacja LPG w Ford Ecosport jakie spalanie

W celu sprawdzenia spalania po montażu instalacji LPG, przystąpiono do litrażowania samochodu dwa razy po 200km. Pierwsze litrażowanie odbyło się podczas jazdy autostradowej nie przekraczając prędkości 120 km/h, a drugie podczas jazdy lokalnej nie przekraczając 80 km/h. Podczas pierwszego litrażowania spalanie gazu wyniosło 7,5 litra plus 1,6 litra benzyny na 100km. Podczas kolejnego spalanie gazu wyniosło 7 litrów plus 1 litr benzyny na 100km. W tym modelu Forda jesteśmy w stanie zamontować zbiornik LPG pojemności 49 litrów, pozwalającej na zatankowanie około 40 litrów gazu.

WYCENA INSTALACJI LPG

Rozmieszczenie podzespołów instalacji LPG w Ford Ecosport

W opisywanym modelu zbiornik LPG został zainstalowany pod podwoziem, tak by nie tracić miejsca w bagażniku. Zawór tankowania gazu został natomiast umiejscowiony pod klapką wlewu paliwa. Jednak ze względu na ograniczone miejsce, dołączono adapter z którego należy skorzystać, aby zatankować LPG.

Poniżej możesz zobaczyć galerię zdjęć:

Ford Ecosport LPG – Ciekawostki

Ford Ecosport to samochód osobowy typu SUV produkowany od 2003 roku pod amerykańską marką Ford. Pierwsza generacja była skierowana jedynie na rynek amerykański. Od 2012 roku produkowana jest druga generacja, która trafiła już na ogólnoświatowy rynek. Opisywany model należy właśnie do drugiej generacji. Samochód powstał w oparciu o nową strategię One Ford, która ma na celu sprawienie, aby każdy model Forda nadawał się na wszystkie rynki sprzedaży.

W 2016 roku auto przeszło gruntowną modernizację, w ramach której zyskało nowy przód, zupełnie nowy kokpit i lepsze wyposażenie. Nietypowy w tym samochodzie jest sposób otwierania bagażnika. Klapa otwiera się w bok, a nie jak w przypadku większości samochodów do góry. Dodatkowo klamka bagażnika znajduje się w tylnej lampie, co też jest oryginalnym zabiegiem. W wersji ST-Line w środku spotkamy się z czerwonymi szwami i aluminiowymi pedałami.

Jeżeli jesteś zainteresowany wyceną instalacji LPG do Ford Ecosport, kliknij w poniższy przycisk.

WYCENA INSTALACJI LPG

Zobacz film z realizacji montażu instalacji LPG w Ford Ecosport:

Kolejna realizacja montażu instalacji LPG w Ford Ecosport

Montaż instalacji LPG w Fordzie EcoSport 2.0 Turbo 166 KM

Ford EcoSport 2.0 Turbo 166 KM to kolejny przykład samochodu, w którym montaż instalacji LPG pozwala znacząco obniżyć koszty codziennej eksploatacji bez utraty komfortu czy funkcjonalności. Model z 2020 roku wyposażony jest w dynamiczny silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz turbosprężarką, co wymagało doboru odpowiedniego systemu gazowego z precyzyjnie dobranym sterownikiem oraz komponentami dostosowanymi do charakterystyki tej jednostki napędowej.

WYCENA INSTALACJI LPG

Estetyczny montaż instalacji gazowej

Montaż instalacji LPG w Fordzie EcoSport odbył się z uwzględnieniem najwyższych standardów estetycznych i technicznych. Pod maską zamontowano nowoczesny system wtrysku gazu, który harmonijnie współpracuje z turbosprężonym silnikiem o mocy 166 KM. Wiązki przewodów oraz elektrozawory zostały starannie zabudowane, dzięki czemu komora silnika zachowała estetykę zbliżoną do fabrycznej konfiguracji. Dodatkowo zadbano o to, aby wszystkie elementy systemu gazowego były łatwo dostępne w razie potrzeby serwisowej. Rozmieszczenie komponentów zoptymalizowano również pod kątem bezpieczeństwa i trwałości eksploatacyjnej, co przekłada się na bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.

Zbiornik toroidalny i adaptacja bagażnika

W tym egzemplarzu zdecydowano się na zastosowanie zbiornika toroidalnego o pojemności 38 litrów, zamontowanego w miejscu koła zapasowego. Konstrukcja podłogi bagażnika została nieznacznie podniesiona, aby estetycznie dopasować pokrywę przestrzeni ładunkowej, co pozwoliło uzyskać efekt wizualny bardzo zbliżony do oryginału. Rozwiązanie to nie ogranicza w znacznym stopniu funkcjonalności przestrzeni bagażowej, zachowując komfort codziennego użytkowania. Zastosowany zbiornik umożliwia zatankowanie około 30 litrów gazu, co przekłada się na realny zasięg przybliżony do jazdy na benzynie. Dodatkowo cała zabudowa została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują trwałość i estetyczny wygląd przez długi czas użytkowania.

Ford EcoSport LPG – komfort jazdy i realne oszczędności

Ford EcoSport LPG to pojazd segmentu B-SUV, który świetnie sprawdza się w warunkach miejskich i podmiejskich. Jego kompaktowe wymiary, zwiększony prześwit oraz napęd na cztery koła czynią go uniwersalnym rozwiązaniem zarówno na miejskie ulice, jak i mniej utwardzone drogi. W opisywanej wersji z automatyczną skrzynią biegów i napędem AWD, zużycie paliwa benzynowego może dochodzić do 10 litrów na 100 kilometrów. Dzięki instalacji LPG, właściciel pojazdu zyskuje realne oszczędności – koszt przejechania 100 km spada o około 30 zł, co przy rocznym przebiegu 10 000 km przekłada się na 3000 zł oszczędności.

Praktyczne rozwiązanie wlewu LPG

Wlew do tankowania gazu został zainstalowany pod klapką wlewu paliwa. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, zastosowano adapter wkręcany w gniazdo, co umożliwia bezproblemowe tankowanie na stacjach LPG. Złącze wyposażone jest w redukcję z logo Auto Mix, która zapewnia wygodę i estetykę użytkowania. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ingerencji w karoserię pojazdu, co ma znaczenie dla zachowania jego oryginalnego wyglądu. Dodatkowo zastosowanie standardowej przejściówki umożliwia tankowanie w całej Polsce bez problemu ze zgodnością końcówek na stacjach gazowych.

Komfortowe wnętrze i intuicyjna obsługa

Montaż instalacji gazowej LPG w Fordzie EcoSport z 2020 roku uwzględniał również aspekty komfortu kierowcy i pasażerów. Wnętrze pojazdu zachowało pełną funkcjonalność. System sterowania instalacją gazową został zintegrowany z deską rozdzielczą w sposób nierzucający się w oczy. Samochód posiada rozbudowany system multimedialny, skórzaną tapicerkę i fizyczne przyciski klimatyzacji, co zapewnia wygodę obsługi podczas jazdy.

Efektywność i bezpieczeństwo instalacji LPG

Instalacja LPG w Fordzie EcoSport została dobrana z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie użytkowania. System gazowy wspomaga spalanie poprzez dotrysk benzyny na poziomie około 10–15%, co pozwala zachować odpowiednią temperaturę pracy zaworów i chronić silnik przed przedwczesnym zużyciem. Dzięki temu instalacja LPG jest nie tylko ekonomiczna, ale również bezpieczna dla jednostki napędowej.

Zbiornik toroidalny zamiast cylindrycznego

Zaletą montażu instalacji gazowej w tym modelu była możliwość zastosowania zbiornika toroidalnego zamiast cylindrycznego, jak miało to miejsce w poprzednich realizacjach. Umożliwiło to uzyskanie lepszego efektu estetycznego oraz zwiększenie praktyczności bagażnika. Takie podejście do modernizacji pozwala właścicielom cieszyć się korzyściami finansowymi płynącymi z jazdy na gazie, bez kompromisów w zakresie komfortu.

WYCENA INSTALACJI LPG

Ford EcoSport LPG – nowoczesność i ekologia

Ford EcoSport LPG to przykład nowoczesnego crossovera, który dzięki instalacji gazowej staje się bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. W dobie rosnących cen paliw, LPG pozostaje realną alternatywą, pozwalającą ograniczyć wydatki na codzienne podróże. Dzięki profesjonalnie wykonanemu montażowi instalacji gazowej, ten model Forda zyskuje drugie życie – bardziej ekonomiczne, ale równie dynamiczne.

Podsumowanie realizacji instalacji gazowej

Realizacja instalacji LPG w tym Fordzie EcoSport potwierdza, że nawet nowoczesne silniki z bezpośrednim wtryskiem oraz turbosprężarką mogą bezproblemowo współpracować z gazem. Kluczem jest odpowiedni dobór komponentów oraz precyzja montażu. Dzięki temu użytkownik otrzymuje niezawodny, oszczędny i w pełni funkcjonalny samochód z instalacją gazową.

Więcej realizacji z instalacjami LPG można znaleźć na stronie Auto Mix, w tym również inne wersje Forda EcoSport, co pokazuje, że ten model cieszy się dużą popularnością wśród kierowców decydujących się na montaż gazu LPG.

Zobacz film z realizacji montażu instalacji LPG

Zobacz jak wygląda największy Warsztat w Polsce zajmujący się montażem instalacji LPG

WYCENA INSTALACJI LPG

Zobacz nasze profile w mediach społecznościowych:

Facebook

YouTube